Usando o Assistente de código de barras


Visão geral: Usando o Assistente de código de barras
Usando o Assistente de código de barras

A codificação em barras é um método de identificação automática que permite coletar dados com rapidez e precisão. O Assistente de código de barras ajuda a criar os seus próprios códigos de barras para uma ampla gama de formatos padrões industriais. Você pode ajustar muitas das propriedades do código de barras, como altura das barras, dígitos de verificação e ampliação para criar um símbolo adequado às suas necessidades. Além disso, a aparência global do símbolo é afetada conforme você altera as opções de texto do código de barras.

 Informações mais detalhadas


Selecionando formatos de padrões industriais


Visão geral: Selecionando formatos de padões industriais
Selecionando formatos de padrões industriais

O Assistente de código de barras suporta os 18 formatos padrões industriais seguintes:

Codabar

O CodaBar é utilizado freqüentemente em bibliotecas, bancos de sangue e na atividade de encomendas aéreas. O formato de comprimento variável permite a codificação dos 20 caracteres seguintes: 0123456789-$:/.+ABCD. Os caracteres de início e de parada de uma mensagem Codabar precisam ser A, B, C ou D.

Código 25

Código 25, também conhecido como "Código 2 de 5", é um formato de código distinto, de comprimento variável. O formato Código 25 consiste em duas barras espessas em um total de cinco barras para cada caractere codificado. É utilizado sobretudo em manuseio de inventários, na identificação de envelopes de acabamento de fotografias, em passagens aéreas e no manuseio de bagagens e cargas.

Código 39

Código 39, também conhecido como "Código 3 de 9", é o formato mais popular utilizado em inventário e controle não varejista. O formato consiste em três elementos espessos (barras ou espaços) em um total de nove elementos para cada caractere codificado. Esse código de barras é amplamente utilizado em manufatura, aplicações militares e de saúde. O formato distinto de comprimento variável aceita os 44 caracteres seguintes:

•	0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-.*$/+%.

O asterisco (*) é utilizado como caractere de início/parada, não podendo ser utilizado no corpo da mensagem.

Você também pode adicionar um dígito de verificação que ajude a garantir a segurança do código de barras. O Código 39 suporta os formatos de dígito de verificação Módulo 43 e xxx-nnnnnnn-c utilizados pela alfândega dos E.U.A. para remessas de importação/exportação.

Código 128

Código 128 é um formato alfanumérico de alta densidade e comprimento variável utilizado na indústria de transporte e etiquetagem. Esse código possui 106 padrões de barras e espaços. Cada padrão pode ter três significados, dependendo de qual dos três conjuntos de caracteres é empregado. Um conjunto de caracteres codifica todos os caracteres de controle ASCII e maiúsculos, um outro codifica todos os caracteres maiúsculos e minúsculos e o terceiro conjunto codifica os pares de dígitos numéricos de 00 a 99. O conjunto de caracteres utilizado é determinado pelo caractere inicial.

O Código 128 também permite codificar quatro códigos de função: FNC1, FNC2, FNC3 e FNC4.

•	FNC1 [image] reservado para uso em EAN (European Article Numbering).

•	FNC2 [image] utilizado para instruir o leitor de código de barras na concatenação da mensagem em um símbolo de código de barras com a mensagem no símbolo de texto.

•	FNC3 [image] utilizado para instruir o leitor de código de barras a efetuar uma redefinição.

•	FNC4 [image] utilizado em aplicações de sistemas fechados.

Uma variação do formato Código 128 é o EAN 128. Esse símbolo utiliza o mesmo conjunto de códigos que o Código 128, mas os códigos de função de FNC2 a FNC4 não podem ser utilizados e FNC1 é utilizado como parte do código inicial. Uma opção avançada do Código 128 no Assistente de código de barras permite ativar ou desativar o formato EAN 128.

EAN-8

O sistema EAN (European Article Numbering) é uma versão européia do código UPC (Universal Product Code). Atualmente, esse código é denominado International Article Number, mas a abreviação EAN permanece. Os códigos EAN encontram-se em itens de varejo na Europa.

O EAN-8 codifica oito dígitos, consistindo em dois dígitos do código do país, cinco dígitos de dados e um dígito de verificação. No Assistente de código de barras, você precisa especificar sete dígitos e o oitavo dígito (ou dígito de verificação) é gerado automaticamente.

Um número opcional de dois ou cinco dígitos pode ser acrescentado ao código de barras principal. Esse número é apropriado para uso em publicações e periódicos, aparecendo como um código de barras adicional no lado direito do código de barras principal.

EAN-13

O EAN-13 é a versão européia do UPC (A) (Universal Product Code). A diferença entre o EAN-13 e o UPC (A) é que o EAN-13 codifica um 13° dígito no padrão de paridade dos seis dígitos da esquerda de um símbolo UPC (A). Esse 13° dígito, combinado com o 12°, representa um código de país.

Um número opcional de dois ou cinco dígitos pode ser acrescentado ao código de barras principal. Esse número é designado para uso em publicações e periódicos, aparecendo como um código de barras adicional no lado direito do código de barras principal.

FIM

Os padrões FIM (Facing Identification Mark) são utilizados pelo Serviço postal dos E.U.A. no processamento automatizado de correio. Os padrões FIM são utilizados para faceamento automático e cancelamento de correspondência não selada ou não isenta, como cartões-resposta comerciais, etc.

Há quatro padrões FIM atualmente em uso: FIM-A, FIM-B, FIM-C e FIM-D.

•	FIM-A [image] utilizado em correspondência de resposta de cortesia pré-impressa com códigos de barras POSTNET

•	FIM-B [image] utilizado em cartões-resposta comerciais, em correspondência de cobrança oficial e franqueada (governo) que não seja pré-impressa com códigos de barras POSTNET

•	FIM-C [image] utilizado em cartões-resposta comerciais, correspondência de cobrança oficial e correspondência franqueada pré-impressa com códigos de barras POSTNET

•	FIM-D [image] indica que a postagem é necessária

Os padrões FIM são inseridos no canto superior direito, ao longo da borda superior, recuados duas polegadas em relação à borda direita.

ISBN

Os códigos ISBN (International Standard Book Number) são impressos em livros. Esse formato não é um tipo separado de código de barras. Os números ISBN possuem uma estrutura específica e são codificados com os códigos de barras EAN-13. A mensagem é formada por um código de país fixo de três dígitos 978, seguido pelo número ISBN de 10 dígitos. O décimo dígito (ou dígito de verificação) é descartado. Especifique os dígitos utilizando os formato x-xxxx-xxxx.

ISSN

Os códigos ISSN (International Standard Serial Number) são impressos em revistas, jornais e outras publicações periódicas. Esse formato não é um tipo separado de código de barras. O ISSN é um código de barras EAN-13 com um código de país 977 e um código suplementar de dois dígitos. O código suplementar de dois dígitos contém o número do exemplar. Por exemplo, janeiro=01 e fevereiro=02. Especifique os dígitos utilizando o formato xxxx-xxxx.

ITF

ITF (Entrelaçado de 2 de 5) foi desenvolvido com base no Código 25. Ambos os formatos utilizam as mesmas técnicas de codificação, exceto que, no formato ITF, tanto as barras quanto os espaços transportam dados: os dígitos de posição ímpar são codificados nas barras e os dígitos de posição par são codificados nos espaços. O ITF é um formato de alta densidade, de comprimento variável, exclusivamente numérico. Esse código de barras é um dos formatos mais populares utilizados pelas indústrias de transporte e de armazenamento. O Assistente de código de barras permite especificar até 40 dígitos.

ITF-14

O ITF-14 é semelhante ao formato ITF, com exceção de que exatamente 13 dígitos devem ser digitados no Assistente de código de barras. Cinco dígitos opcionais podem ser digitados no código de barras adicional.

JAN-8

O JAN-8 é o equivalente japonês do EAN-8.

JAN-13

O JAN-13 é o equivalente japonês do EAN-13.

MSI Plessey

O código de barras MSI Plessey é utilizado principalmente em bibliotecas e em etiquetagem de prateleiras de lojas. O MSI Plessey é um formato de comprimento variável que permite codificar os 10 caracteres seguintes: 0123456789. Cada caractere consiste em oito elementos: quatro barras e quatro espaços.

Pharmacode

O Pharmacode é utilizado no controle de segurança on-line (Online Security Control) do processo de embalagem farmacêutico. Somente as barras (e não os espaços) transportam dados. A alta tolerância de impressão e a opção de imprimir o código de barras em várias cores torna o Pharmacode um formato prático.

POSTNET

Os códigos de barras POSTNET (Postal Numeric Encoding Technique) são utilizados para codificar códigos de endereçamento postal no correio dos E.U.A. O processo de manuseio de correspondência do Serviço postal foi desenvolvido para ser totalmente automatizado e os códigos de barras POSTNET alimentam o equipamento automatizado.

O POSTNET difere dos outros formatos em que a altura das barras varia, e não a largura das barras. Cada número é representado por um padrão de cinco barras. Uma única barra alta é utilizada para as barras de início e parada. O POSTNET pode ser utilizado como código de barras de ponto de entrega de cinco dígitos, de nove dígitos e de 11 dígitos. Esses códigos são freqüentemente utilizados em conjunto com as barras FIM que se encontram no canto superior direito de uma correspondência, como cartões-resposta comerciais.

UPC(A)

Os símbolos UPC (Universal Product Code) são usados em aplicações de varejo nos Estados Unidos e no Canadá. O UPC(A) é um formato de 12 dígitos. O símbolo consiste em 11 dígitos de dados e um dígito de verificação. Normalmente, o primeiro dígito representa o tipo de produto sendo identificado. Os cinco dígitos seguintes são um código de fabricante e os cinco dígitos seguintes são utilizados para identificar um produto específico.

UPC(E)

Como o UPC(A), o UPC(E) é utilizado em aplicações de varejo; no entanto, como o código de barras é menor, ele é mais adequado para itens menores. Esse formato também é chamado de "zero suprimido" porque o UPC(E) compacta um código de 12 dígitos UPC(A) em um código de seis dígitos. O UPC(E) suprime o dígito de sistema numérico, os dígitos finais no código de fabricante e os zeros iniciais na parte de identificação de produto do código.

Um número opcional de dois ou cinco dígitos pode ser adicionado ao do código de barras UPC(A) e UPC(E) principal. Esse número é designado para uso em publicações e periódicos, aparecendo como um código de barras adicional no lado direito do código de barras principal.

 Tópicos relacionados


Escolhendo um código de barras

O formato escolhido depende de como você pretende utilizar o símbolo e os recursos oferecidos por cada código de barras. Os caracteres que você deseja codificar, o espaço disponível e a forma também podem afetar sua escolha.

Para escolher um código de barras

1.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Formatos de padrões industriais.

2.	Escolha um formato de código de barras na lista.

3.	Na caixa Dígitos numéricos, digite os caracteres que você deseja codificar.

 Notas

•	A caixa Visualização de exemplo exibe uma imagem atual do código de barras.

•	Os padrões FIM (Facing Identification Mark) exigem que você escolha um código (A, B, C ou D) em vez de digitar dados numéricos.


Ajustando propriedades de padrões industriais


Visão geral: Ajustando propriedades de padrões industriais
Ajustando propriedades de padrões industriais

Você pode ajustar muitas das propriedades de padrões industriais para criar o código de barras desejado. A alteração dessas propriedades afeta a facilidade com que um digitalizador pode ler um símbolo. Você deseja garantir que o código de barras seja legível na primeira vez que for passado sob um digitalizador.

 Tópicos relacionados


Gerando códigos de barras

A impressão de um código de barras é afetada por três configurações: resolução da impressão, unidades de medida e redução da largura da barra. A resolução de uma impressora é dada em dpi (pontos por polegada). Um pixel ou ponto da impressora é a menor unidade que uma impressora pode imprimir. O Assistente de código de barras utiliza todos os pixels da impressora para criar símbolos. A impressão de códigos de barras requer precisão. Para assegurar a precisão de seu símbolo, o Assistente de código de barras permite que você escolha uma dentre três unidades de medida: polegadas, centímetros e milímetros. Podem ocorrer distorções de impressão que afetem as medidas do código de barras. Você pode definir a redução da largura das barras (o número de pixels subtraído da largura original das barras) para evitar distorções.

O tamanho de um código de barras é afetado por três configurações: ampliação, altura da barra e proporção entre barras largas e estreitas. A ampliação aumenta o tamanho da imagem inteira, enquanto a altura da barra ajusta somente a altura das barras. A proporção entre barras largas e barras estreitas refere-se à distância entre os espaços e barras largas e as barras estreitas. Um valor alto de proporção torna o código de barras mais largo e mais legível para o digitalizador.

Para ajustar a resolução da impressora

1.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Formatos de padrões industriais.

2.	Escolha um formato de código de barras na lista.

3.	Na caixa Dígitos numéricos, digite os caracteres que você deseja codificar.

4.	Clique no botão Avançar.

5.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Resolução da impressora e escolha uma configuração em dpi.

Para ajustar as unidades de medida

1.	Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento "Para ajustar a resolução da impressora".

2.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Unidades e escolha polegadas, milímetros ou centímetros.

Para ajustar a redução da largura das barras

1.	Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento "Para ajustar a resolução da impressora".

2.	Clique nas setas à direita da caixa Redução da largura da barra para definir um valor em pixels.

Para ajustar a ampliação

1.	Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento "Para ajustar a resolução da impressora".

2.	Clique nas setas à direita da caixa Ampliação para definir um valor percentual.

Para ajustar a altura das barras

1.	Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento "Para ajustar a resolução da impressora".

2.	Clique nas setas à direita da caixa Altura da barra para definir uma altura.

Para ajustar a proporção entre largo e estreito

1.	Siga as etapas de 1 a 4 do procedimento "Para ajustar a resolução da impressora".

2.	Clique nas setas à direita da caixa Proporção entre largo e estreito para definir a proporção.

 Notas

•	Você não deve usar códigos de barras UPC, EAN e JAN com ampliação abaixo de 85 por cento.

•	Você pode reduzir a altura da barra, mas se o símbolo for muito curto, o digitalizador poderá perder o código de barras. Os símbolos UPC não podem ser encurtados.

•	Os códigos de barras largos são lidos mais facilmente que os códigos de barras estreitos.


Definindo opções avançadas de código de barras


Visão geral: Definindo opções avançadas de código de barras
Definindo opções avançadas de código de barras

A maioria das opções avançadas do Assistente de código de barras envolve a definição de dígitos de verificação ou a alteração da aparência do código de barras. Um dígito de verificação determina se os dados serão lidos corretamente. Uma fórmula é aplicada aos números codificados para produzir um dígito. Normalmente, esse dígito de verificação é posicionado na extremidade do código de barras. O computador verifica se os números foram lidos corretamente através da comparação do dígito de verificação calculado por ele com o dígito de verificação lido.

Outras opções avançadas afetam a aparência do símbolo. As opções avanças, por exemplo, permitem anexar um prefixo numérico ao código de barras, ignorar espaços no símbolo, ignorar parênteses no símbolo, etc.

 Tópicos relacionados


Ativando opções avançadas

Você pode adicionar ou remover dígitos de verificação, parênteses, espaços e prefixos nos seguintes códigos de barras. Codabar, Código 128, Código 39, UPC(A), ISBN, ISSN, ITF 14 e MSI Plessey.

Para ativar opções avançadas

1.	Clique no botão Avançadas da tela Propriedades de padrões industriais.

2.	Ative o botão ao lado da opção que você deseja ativar.

3.	Clique em OK.


Ajustando propriedades de texto


Visão geral: Ajustando propriedades de texto
Ajustando propriedades de texto

O número de propriedades de texto que você pode ajustar em qualquer código de barras depende do formato escolhido. As propriedades de texto afetam a aparência final do símbolo. Os seguintes termos demandam esclarecimentos:

•	Zona de silêncio [image] a área limpa (livre de marcas) antes e após as barras e espaços. A leitura da cor e a refletância da zona de silêncio condiciona como os espaços serão lidos e determina a diferença entre os espaços e as barras.

•	Humanamente legível [image] dados representados pelas barras e espaços que são impressos como texto legível

•	Código inicial [image] um caractere que indica o início de um símbolo, enquanto o código de parada é um caractere que indica o final de um símbolo

•	Identificador de dados FACT [image] esclarece a que se referem os caracteres codificados

•	Asterisco (*) [image] utilizado como caractere de início/parada no Código 39. Você pode optar por imprimir ou não o asterisco como parte do código humanamente legível.

 Tópicos relacionados


Alterando opções de texto

A aparência do seu texto é determinada pelas opções definidas na tela Propriedades de texto. A fonte, o posicionamento, o tamanho e o formato do texto podem ser ajustados.

Para alterar a fonte do texto

1.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Formatos de padões industriais

2.	Escolha um formato de código de barras na lista.

3.	Na caixa Dígitos numéricos, digite os caracteres que você deseja codificar.

4.	Clique no botão Avançar.

5.	Ajuste as propriedades de padrões industriais.

6.	Clique no botão Avançar.

7.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Fonte e, em seguida, clique em um estilo de fonte.

Para alterar o formato da fonte

1.	Siga as etapas de 1 a 6 do procedimento "Para alterar a fonte do texto".

2.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Formato e, em seguida, clique em Normal, Normal-itálico, Negrito ou Negrito-itálico.

Para alterar o alinhamento do texto

1.	Siga as etapas de 1 a 6 do procedimento "Para alterar a fonte do texto".

2.	Clique na seta à direita da caixa Alinhamento e, em seguida, clique em Centralizar, Esquerda ou Direita.

Para alterar o tamanho do texto

1.	Siga as etapas de 1 a 6 do procedimento "Para alterar a fonte do texto".

2.	Clique nas setas à direita da caixa Tamanho para escolher um tamanho em pontos.

 Tópicos relacionados


Alterando opções de código de barras

A aparência do seu código de barras é determinada pelas informações humanamente legíveis definidas na tela Propriedades de texto. A inclusão de texto adicional na base ou no topo do seu código de barras, a centralização dos dígitos de verificação e a exibição dos caracteres de início e de parada são algumas opções que você pode alterar.

Para alterar opções de código de barras

1.	Clique na seta à direita da caixa de listagem Formatos de padões industriais

2.	Escolha um formato de código de barras na lista.

3.	Na caixa Dígitos numéricos, digite os caracteres que você deseja codificar.

4.	Clique no botão Avançar.

5.	Ajuste as propriedades de padrões industriais.

6.	Clique no botão Avançar.

7.	Ative a caixa de seleção ao lado das opções que você deseja ativar.

 Notas

•	Algumas das caixas de seleção não podem ser ativadas ou desativadas. Essas configurações são de padrões industriais para o código de barras em questão.

•	Você pode abrir o seu símbolo em um aplicativo gráfico ou comercial para imprimir o código de barras.

 Tópicos relacionados


Caixa de diálogo Opções avançadas


Exibe as opções de dígito de verificação.


Ative para desativar o dígito de verificação. O dígito de verificação é utilizado para verificar se os dados são lidos corretamente.


Permite escolher um caractere inicial.


Permite escolher um caractere de parada.


Ative para usar essa variação do dígito de verificação, que é um dos três formatos de dígito de verificação normalmente utilizados em bibliotecas.


Ative para usar essa variação do dígito de verificação, que é um dos três formatos de dígito de verificação normalmente utilizados em bibliotecas.


Ative para usar essa variação do dígito de verificação, que é um dos três formatos de dígito de verificação normalmente utilizados em bibliotecas.


Permite escolher um caractere inicial. O caractere inicial indica o início do símbolo.


Permite escolher um caractere de parada. O caractere de parada indica o fim do símbolo.


Ative para escolher a opção EAN-128, que é uma poderosa variação do Código 128.


Ative para ignorar os parênteses no código de barras.


Ative para ignorar os espaços no código de barras.


Ative para utilizar essa opção de formato, exigida pela Alfândega dos E.U.A. XXX é alfanumérico, NNNNNNN é numérico e C é o dígito de verificação.


Ative para utilizar dígitos de verificação Mod 43, um formato utilizado pela Alfândega dos E.U.A. para todas as remessas de importação/exportação.


Ative quando não desejar utilizar o prefixo 978 ou 979 com o código de barras.


Ative para adicionar o prefixo 978 ao código de barras. Isso gera um código EAN-13 a partir do número ISBN.


Ative para adicionar o prefixo 979 ao código de barras. Isso gera um código EAN-13 a partir do número ISBN.


Ative quando não quiser utilizar o prefixo 977 com o código de barras.


Ative para adicionar o prefixo 977 ao código de barras. Isso gera um código EAN-13 a partir do número ISSN.


Ative quando não desejar exibir as barras de moldura do código de barras. As barras de moldura são linhas espessas que envolvem o código de barras.


Ative para exibir barras de moldura no topo e na base do código de barras. As barras de moldura são linhas espessas que envolvem o código de barras.


Ative para enquadrar o código de barras com barras de moldura. As barras de moldura são linhas espessas que envolvem o código de barras.


Ative para utilizar esta variação de cálculo automático do dígito de verificação.


Ative para exibir um "N" à esquerda das barras quando o caractere do sistema "3" for utilizado. O caractere do sistema "3" é atribuído ao NDC (National Drug Code) e ao HRI (National Health Related Items Code).


Página Gerar códigos de barras personalizados


Permite escolher formatos padrões industriais disponíveis para códigos de barras.


Permite especificar o número atribuído ao código de barras.


Permite especificar o número atribuído ao código de barras.


Permite especificar o número atribuído ao código de barras.


Permite especificar o número atribuído ao código de barras.


Permite especificar o número atribuído ao código de barras.


Exibe uma amostra do formato padrão industrial escolhido por você.


Permite especificar o identificador de dados FACT (Federation of Automated Coding Technologies).


Mostra o dígito de verificação gerado automaticamente. O dígito de verificação é utilizado para verificar se os dados são lidos corretamente.


Permite especificar dois ou cinco dígitos adicionais a serem utilizados no código de barras adicional.


Permite escolher um tipo de FIM (Facing Identification Marking).


Ative para escolher FIM (Facing Identification Marking) tipo A. O FIM tipo A indica que a postagem é necessária, pré-codificada com barras.


Ative para escolher FIM (Facing Identification Marking) tipo B. O FIM tipo B indica que a postagem é paga antecipadamente e que não existe código de barras.


Ative para escolher FIM (Facing Identification Marking) tipo C. O FIM tipo C indica que a postagem é paga antecipadamente e pré-codificada com barras.


Ative para escolher FIM (Facing Identification Marking) tipo D. O FIM tipo D indica que a postagem é necessária, e que não há código de barras.


Botão Avançado na página Ajustar propriedades padrões da indústria


Abre a caixa de diálogo Opções avançadas, que permite escolher opções avançadas associadas ao formato padrão industrial do código de barras escolhido por você.


Página Ajustar propriedades padrões da indústria


Permite escolher a altura das barras. A altura é medida da base do texto até ao topo das barras.


Permite escolher a redução da largura das barras em pixels. A redução da largura das barras é subtraída da largura das barras. A redução da largura das barras permite compensar o ganho de impressão.


Permite escolher a ampliação a ser aplicada a toda a imagem. A escolha de 200%, faz a imagem ser impressa no dobro de seu tamanho.


Permite escolher a resolução da impressora, em pontos por polegada (dpi).


Exibe a largura do símbolo da borda esquerda da barra mais à esquerda até à borda direita da barra mais à direita. Não inclui zonas de silêncio. Não é possível editar o valor.


 Permite escolher a unidade de medida.


 Permite escolher a unidade de medida.


Permite escolher a proporção entre barras e espaços largos e entre barras e espaços estreitos. Quanto mais larga, ou maior, for a proporção, mais largo será o símbolo do código de barras.


Ajustar propriedades de texto na sua página de códigos de barras


Permite escolher o alinhamento do texto situado abaixo do código de barras.


Ative para centrar verticalmente o sistema e os dígitos de verificação no símbolo do código de barras. O dígito do sistema aparece antes do símbolo do código de barras e o dígito de verificação aparece após o símbolo do código de barras.


Permite escolher uma fonte.


Permite escolher o tamanho da fonte.


Permite escolher o formato da fonte.


Ative para imprimir texto com o símbolo do código de barras.


Ative para imprimir o texto associado ao código de barras adicional. Os códigos de barras adicionais não se aplicam a todos os formatos de código de barras.


Ative para imprimir asteriscos antes e depois do texto do código de barras. Os asteriscos não se aplicam a todos os formatos de código de barras.


Ative para imprimir dados da Federation of Automated Coding Technologies (FACT).


Ative para imprimir as marcas da zona de silêncio. A zona de silêncio é a área vazia (sem marcas) antes e depois das barras e dos espaços.


Ative para imprimir os caracteres de início e de parada. O caractere inicial indica o início do símbolo. O caractere de parada indica o fim do símbolo.


Ative para imprimir o texto humanamente legível acima do símbolo do código de barras.


Ative para imprimir o texto adicional na base do código de barras adicional. O texto é impresso no topo do código de barras como padrão.


IDDH_TEXT_PREF


IDDH_SYMBOLOGY1


IDDH_SYMBOLOGY2


IDDH_AVD_CODABAR


IDDH_SYMBOL_PREF